SHELL=C:\COMMAND.COM /P /E:512
DEVICE=C:\DOS\HIMEM7.SYS /TESTMEM:OFF
REM DEVICE=C:\DOS\USBASPI5.SYS
REM DEVICE=C:\DOS\DI1000DD.SYS
BUFFERS=40,0
FILES=255
BREAK=ON
LASTDRIVE=Z
DOS=HIGH,UMB
