DoubleSpace 1
Info Compression

Utilisez cette boîte de dialogue pour visualiser les informations suivantes concernant le lecteur compressé sélectionné. Le graphique illustre la quantité d'espace utilisée sur votre lecteur compressé par rapport à la quantité d'espace vierge. L'information affichée en haut de la boîte de dialogue correspond au nom du fichier contenant le lecteur compressé.

Attention : Ne supprimez pas le fichier qui contient votre lecteur compressé. Cela pourrait entraîner une perte de données.

Sélectionnez un des boutons suivants pour obtenir des informations sur la boîte de dialogue :

 Espace utilisé

 Espace libre

 Espace total

 Bouton Détails


DoubleSpace Info
Espace utilisé

Le champ Espace utilisé affiche la quantité de données qui est enregistrée sur le lecteur compressé. (Cette quantité correspond à celle qui serait utilisée par les mêmes données si ces dernières étaient enregistrées sur un lecteur non compressé.)


DoubleSpace Info
Espace libre

Le champ Espace libre affiche une estimation de l'espace non encore utilisé sur le lecteur. La quantité réelle de données qu'il vous sera possible d'enregistrer dans cet espace dépend de la compressibilité de vos fichiers. Le taux de compression estimé est utilisé pour effectuer une évaluation de l'espace libre sur le lecteur.


DoubleSpace Info
Espace total

Le champ Espace total affiche une estimation de la capacité totale du lecteur. Ce nombre correspond à la somme de Espace utilisé et de Espace libre.


DoubleSpace Info
Bouton Détails

Sélectionnez le bouton Détails pour afficher le nom, la taille et le taux de compression des fichiers qui se trouvent sur votre lecteur compressé. Le taux de compression correspond au rapport existant entre la taille relative du fichier compressé et celle de ce même fichier non compressé. Par exemple, si le taux de compression d'un fichier est un rapport de 1,8 à 1, le fichier compressé utilise 1 octet correspondant à 1,8 octets dans le cas de non compression de celui-ci.